\ANG{

Viele Thermometer speichern die h"ochste Tages- und die niedrigste
Nachttemperatur ab. Im Verlauf einer Woche ergaben sich mit einem
solchen Ger"at folgende Werte:\\

\begin{tabular}{|c|rrrrrrr|}\hline
&Mo&Di&Mi&Do&Fr&Sa&So\\ \hline
h"ochste Temperatur in $^{\circ}\mathrm{C}$&8&6&6&2&$-3$&$-3$&1\\
niedrigste Temperatur in $^{\circ}\mathrm{C}$&2&$-3$&$-5$&$-6$&$-8$&$-5$&$-9$\\ \hline
\end{tabular}
\\
Gib jeweils an, um wie viel $^{\circ}\mathrm{C}$ sich die Temperatur von einem gespeicherten
H"ochstwert zum n"achsten "andert. \\
Gib jeweils an, um wie viel $^{\circ}\mathrm{C}$ sich die Temperatur von einem gespeicherten
niedrigsten Wert zum n"achsten "andert.

}
\LSG{h"ochste Temperatur in $^{\circ}\mathrm{C}$:

Mo $\rightarrow$ Di: $-2^{\circ}\mathrm{C}$, Di $\rightarrow$ Mi: $0^{\circ}\mathrm{C}$,
Mi $\rightarrow$ Do: $-4^{\circ}\mathrm{C}$, Do $\rightarrow$ Fr: $-5^{\circ}\mathrm{C}$,
Fr $\rightarrow$ Sa: $0^{\circ}\mathrm{C}$, Sa $\rightarrow$ So: $+4^{\circ}\mathrm{C}$

niedrigste Temperatur in $^{\circ}\mathrm{C}$

Mo $\rightarrow$ Di: $-5^{\circ}\mathrm{C}$, Di $\rightarrow$ Mi: $-2^{\circ}\mathrm{C}$,
Mi $\rightarrow$ Do: $-1^{\circ}\mathrm{C}$, Do $\rightarrow$ Fr: $-2^{\circ}\mathrm{C}$,
Fr $\rightarrow$ Sa: $3^{\circ}\mathrm{C}$, Sa $\rightarrow$ So: $-4^{\circ}\mathrm{C}$
}


