\ANG{
Im St"utzpfeiler einer "Olplattform windet sich eine Wendeltreppe nach unten. Die Treppe
beginnt oben an der Plattform, 43\,m "uber dem Meeresspiegel. In welcher Tiefe unter dem
Meer endet die Treppe, die aus 384 Stufen der H"ohe 25\,cm besteht?
}
\LSG{
$43\,\mathrm{m}-(384:4)\,\mathrm{m}=43\,\mathrm{m}-96\,\mathrm{m}=-53\,\mathrm{m}$
}
