\ANG{
\EPSR{6cm}{05rr171}{7cm}{}{}{
Nebenstehende Abbildung zeigt einen Palisadenzaun aus insgesamt 27
Palisaden. Die k"urzesten Palisaden (links und rechts) sind 10\,m lang. Zur
Mitte hin nimmt die L"ange der Palisaden jeweils um 1\,m zu, die mittlere
Palisade ist also 23\,m lang. Berechne die Gesamtl"ange aller 27 Palisaden.
}}
\LSG{
$2\cdot(10+11+...+22)+23=2\cdot(22\cdot 23:2-9\cdot 10:2)+23=439$
}
