\ANG{
{\bf Kleine L"angeneinheiten}
\begin{center}
\begin{tabular}[t]{|c|c|c|}\hline
 Abk"urzung & Name & Definition \\\hline
 \textmu & Mikrometer & $1000\,\Mmu=1\,\text{mm}$\\\hline
 nm & Nanometer &  $1000\,\text{nm}=1\,\Mmu$\\\hline
 pm & Picometer &  $1000\,\text{pm}=1\,\text{nm}$\\\hline
 fm & Femtometer &  $1000\,\text{fm}=1\,\text{pm}$\\\hline
\end{tabular}  
\end{center}

\begin{small}

\begin{tabular}[t]{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}\hline
 1000 & 100 & 10 & 1 & 100 & 10 & 1 & 1 & 1 & 1 & 100 & 10 & 1 \\\hline
 km & km & km & km & m & m & m & dm & cm & mm & \textmu & \textmu & \textmu \\\hline
\end{tabular}

\hfill
\begin{tabular}[t]{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}\hline
 100 & 10 & 1 & 100 & 10 & 1 & 100 & 10 & 1 & 100 & 10 & 1 \\\hline
 \textmu & \textmu & \textmu & nm & nm & nm & pm & pm & pm & fm & fm & fm \\\hline
\end{tabular}
\end{small}

Beispiele:

$\underbrace{456}_{\mathrm{m}}
\underbrace{789}_{\mathrm{mm}}\underbrace{987}_{\Mmu}
\underbrace{654}_{\mathrm{nm}}\underbrace{321}_{\mathrm{pm}}
\underbrace{123}_{\mathrm{fm}}\,\mathrm{fm}=
456\,\mathrm{m}\,789\,\mathrm{mm}\,987\,\mathrm{\Mmu}\,
654\,\mathrm{nm}\,321\,\mathrm{pm}\,123\,\mathrm{fm}$

$0{,}\underbrace{789}_{\mathrm{mm}}\underbrace{987}_{\Mmu}
\underbrace{054}_{\mathrm{nm}}\underbrace{001}_{\mathrm{pm}}
\underbrace{123}_{\mathrm{fm}}\,\mathrm{m}=
789\,\mathrm{mm}\,987\,\mathrm{\Mmu}\,
54\,\mathrm{nm}\,1\,\mathrm{pm}\,123\,\mathrm{fm}$
\begin{enumerate}
\item Verwandle in die gemischte Schreibweise: 91\,827,040\,056\,007\,45\,m
\item Verwandle in km: 18\,\textmu\,4\,nm\,20\,fm
\item Verwandle in pm: 0,000\,000\,000\,000\,3\,km 
\end{enumerate}
}
\LSG{
\begin{enumerate}
\item 91\,km\,827\,m\,4\,cm\,56\,\textmu\,7\,nm\,450\,pm
\item 0,000\,000\,018\,004\,000\,020\,km
\item 300\,pm 
\end{enumerate}
}
