%entspricht 06cm016
\ANG{ Es sollen $50\,$kg Kartoffeln m"oglichst genau gewogen
werden. Es steht eine Haushaltswaage mit einer H"ochstlast von
$2\,$kg bei einer Genauigkeit von $20\,$g und eine Dezimalwaage
mit einer H"ochstlast von $10\,$kg bei einer Genauigkeit von
$40\,$g zur Verf"ugung. Entscheide durch Rechnung, mit welcher
Waage das genauere Ergebnis erzielt wird.}

\LSG{ $25\cdot (2\,\rm{kg}\pm 20\,\rm{g})=50\,\rm{kg}\pm
500\,\rm{g}$, $5\cdot (10\,\rm{kg}\pm 40\,\rm{g})=50\,\rm{kg}\pm
200\,\rm{g}$, also ist die Waage mit H"ochstlast $10\,\rm{kg}$
genauer.}
