\ANG{
Es gibt Radcomputer mit eingebautem H"ohenmesser, die w"ahrend der Fahrt die
H"ohe aufzeichnen. Daheim kann man dann das H"ohenprofil der Fahrt am Computer
betrachten. Folgende Abbildung zeigt das H"ohenprofil einer Umrundung des
Wettersteingebirges mit dem Mountain-Bike. Auf der waagrechten Achse ist die
gefahrene Strecke in Kilometern angegeben, die senkrechte Achse gibt die H"ohe
in Metern an. Der H"ohenmesser wurde beim Start in Mittenwald auf null
gesetzt, der Abstand zwischen zwei waagrechten Linien entspricht 100\,m.
 \EPSC{05rr161}{14cm}{}{}
Der tiefste Punkt der Fahrt ist in Garmisch-Partenkirchen, der h"ochste Punkt
ist die Ehrwalder Alm.
\begin{enumerate}
\item Ermittle, wie weit es von Mittenwald bis Garmisch, wie weit vom Eibseeblick
  bis zur Ehrwalder Alm ist.
\item Gib an, wie viele H"ohenmeter bei der gesamten Tour aufw"artsfahrend
  "uberwunden wurden.  
\end{enumerate}
}
\LSG{
(a) 19\,km, 15\,km\qquad (b) $\approx\,$1800\,m  
}
