\ANG{
Vom Busbahnhof starten zeitgleich um 6.30\,Uhr drei Busse verschiedener Linien. Der Bus der
Linie 1 kommt jeweils nach 1\,h\,32\,min zur"uck und startet nach 8\,min erneut.
Der Bus der Linie 2 braucht 1\,h\,48\,min und f"ahrt nach 12\,min Pause wieder weiter.
Der Bus der Linie 3 hat nach seiner Tour von 2\,h\,15\,min Dauer eine
Viertelstunde Pause.
\begin{enumerate}
\item Ermittle, wann die drei Busse wieder zeitgleich losfahren.
\item Gib an, wie viele Busse f"ur die drei Linien ben"otigt werden, wenn jede
Haltestelle im 10-Minuten-Takt angefahren wird?
\end{enumerate}

}
\LSG{
\begin{enumerate}
\item Nach 10\,h fahren die drei Busse wieder zeitgleich los.
\item Es werden 37 Busse ben"otigt.
\end{enumerate}
}
