\ANG{
Das Licht legt in einer Sekunde 299\,792\,458\,m zur"uck. Berechne die Streckenlänge eines
Lichttags (das ist die Strecke, die das Licht an einem Tag zur"ucklegt).
}
\LSG{25\,902\,068\,371{,}2\,km
}
