\ANG{5 Pumpen mit einer Leistung von je 12 l/s brauchen zur
F"ullung eines Schwimmbeckens 14 Stunden.\\
Berechne, wie lange die F"ullung dauern w"urde, wenn 7 Pumpen mit einer
Sekundenleistung von je 8 Litern eingesetzt w"urden.}

\LSG{$15$ h }
