\ANG{In einer Ausstellung wird ein Modell der M"unchner Fu"sball-Arena im Ma"sstab \mbox{1:50} gezeigt. Das Modell ist 5 Meter lang, 4,5 Meter breit und 1 Meter hoch. Das Spielfeld hat im Modell einen Fl"acheninhalt von \mbox{4m$^2$}
\begin{enumerate}
\item Berechne die L"ange der Fu"sball-Arena in Wirklichkeit.
\item Ein Fu"sballfan m"ochte in seinem Garten ein Modell der Fu"sball-Arena im Ma"sstab \mbox{1:100} aufbauen. Berechne die H"ohe dieses Modell und die Gro"se des Fl"acheninhalts der Spielfelds in diesem Modell.
\end{enumerate}
}

\LSG{(a) 250 m  \ \ \ \ \ (b) 0,5m, 1m$^2$}

\begin{tiny}   Quelle: Bayerischer Mathematik-Test f"ur die Jahrgangsstufe 8 der Gymnasien, 2006      \end{tiny}