\ANG{
Bestimme, wie lang ein Zaun sein muss, der ein quadratisches Grundst"uck der
Fl"ache 6\,a\,25\,m$^2$ umgibt.
}
\LSG{
$x^2=625\,\mathrm{m}^2\quad\DANN\quad x=25\,\mathrm{m}\quad\DANN\quad 
u=4\cdot 25\,\mathrm{m}=100\,\mathrm{m}$
}
