\ANG{
Das gr"o"ste Gem"alde der Welt mit dem Titel \GF{Panorama des 
Mississippi} wurde 1864 in Amerika angefertigt. F"ur einen schmalen
Rahmen dieses Mammutgem"aldes wurde eine 3\,km\,57\,m\,28\,cm lange
Leiste ben"otigt, die H"ohe des Bildes ist 3\,m\,64\,cm.
\begin{enumerate}
\item Berechne die "ange des Gem"aldes.
\item Berechne, was das Gem"alde kostete, wenn der Maler f"ur einen Quadratmeter
220\,\$ verlangte.
\end{enumerate}
}
\LSG{
\begin{enumerate}
\item $x=(305728\,\mathrm{cm}-2\cdot 364\,\mathrm{cm}):2=
  152\,500\,\mathrm{cm}=1\,\mathrm{km}\,525\,\mathrm{m}$
\item $A=152\,500\,\mathrm{cm}\cdot 364\,\mathrm{cm}=
  55\,510\,000\,\mathrm{cm}^{2}=5551\,\mathrm{m}^{2}$

  $5551\cdot 220\,\$=1\,221\,220\,\$$
\end{enumerate}
}
