\ANG{
Mitten in einem rechteckigen Grundst"uck befindet sich eine rechteckige
Rasenfl"ache, die $0,083\,$km lang und $640\,$dm breit ist. Zwischen
dem Gartenzaun und der Rasenfl"ache verl"auft ein $120\,$cm breiter Gehweg.
\begin{enumerate}
\item
Berechne den Fl"acheninhalt des Grundst"ucks.
\item
Berechne die Gesamtl"ange des Gartenzauns.
\end{enumerate}

}
\LSG{
a) $A \approx 5670,56\, \rm m^2$; b) $U=303,6\, \rm m$
}
