\ANG{Die nicht ma"sstabsgetreue Skizze zeigt einen Quader und
dessen Abmessungen. Berechne die Oberfl"ache des Quaders.

\includegraphics[width=19cm]{05cm190}
}

\LSG{$2\cdot (40\,\mathrm{mm}\cdot 32\,\mathrm{mm}+40\,\mathrm{mm}\cdot
25\,\mathrm{mm}+32\,\mathrm{mm}\cdot 25\,\mathrm{mm})=$

$6160\,\mathrm{mm}^2=61\,\mathrm{cm}^2\,60\,\mathrm{mm}^2$}

\begin{tiny}   Quelle: Bayerischer Mathematik Test 2000    \end{tiny}