%entspricht 06cm049
\ANG{ Verwandle in die n"achst kleinere Einheit:
\begin{enumerate}
\item $1{,}54\,\mathrm{t}$, $0{,}02\,\mathrm{kg}$
\item $1{,}435\,\mathrm{km}$, $1{,}234\,\mathrm{ha}$
\item $0{,}0423\,\mathrm{dm}$, $1{,}786\,\mathrm{m^2}$
\end{enumerate}}

\LSG{
\begin{enumerate}
\item $1540\,$kg, $20\,$g
\item $1435\,$m, $123{,}4\,$a
\item $0{,}423\,$cm, $178{,}6\,\mathrm{dm}^2$
\end{enumerate}
}
