
\ANG{

\textbf{Größen umrechnen}
\begin{enumerate}
\item[a)] Gib jeweils eine Gleichung wie folgt an: \emph{1\,m\,\,=\,\,100\,cm}.\\
i. Für die Umrechnung von Meter in Millimeter \\
ii. Für die Umrechnung von Tonnen in Kilogramm \\
iii. Für die Umrechnung von Kilogramm in Milligramm 
\item[b)] Umrechnungen\\
i. Gib die Größen 12\,m und 4,31\,m in der Einheit Dezimeter an.\\
ii. Rechne die Größe 1\,h\,\,35\,min in Sekunden um.\\
iii. Gib die Größe 120,3\,m\textsuperscript{2} ohne Kommaschreibweise
in gemischten Einheiten an. 
\item[c)] Leo meint, dass man auf Größen in Kommaschreibweise ganz verzichten
kann, denn man kann diese immer in einer kleineren Einheit ohne Komma
angeben, z. B. lassen sich 2,35\,t als 2350\,kg schreiben. Nimm
dazu Stellung.
\end{enumerate}
}
\LSG{
\begin{enumerate}
\item[a)] i) 1~m = 1000~mm;\\
ii) 1~t = 1000~kg;\\
iii) 1~kg = 1~000~000~mg
\item[b)] i) 12~m = 120~dm; 4,31~m = 43,1~dm;\\
ii) 1~h~~35~min = 95~min = 5700~s\\
iii) 120,3~m\textsuperscript{2} = 1~a~20~m\textsuperscript{2}
30~dm\textsuperscript{2}
\item[c)] In der Schule lernt man z. B. als kleinste Längeneinheit mm, somit
lassen sich Größen wie (Dicke einer Ein-Euro-Münze) nicht mit kleineren
Einheiten ohne Komma angeben. Allerdings gibt es auch noch kleinere
Längeneinheiten wie Mikrometer (\mu m): 1~mm = 1000~\mu m$. 
Entsprechendes gilt auch für alle anderen Größen.
\end{enumerate}
}

