
\ANG{

\textbf{Schnee von morgen}

Es ist der erste Schnee des Winters gefallen, da sagt Franzi um 17:00
Uhr zu ihrer Freundin: „In den letzten 6 Stunden hat es 10 cm Neuschnee
gegeben, wenn das so weiter geht, werden wir morgen früh um 8:00 Uhr
eine Schneehöhe von 25~cm haben.“ Franzi hat bei ihrer Berechnung
leider einen Fehler gemacht.
\begin{enumerate}
\item[a)] Bestimme die am Morgen zu erwartende Schneehöhe, achte dabei auf
einen klaren und nachvollziehbaren Rechenweg.
\item[b)] Gib einen möglichen Fehler an, den Franzi gemacht haben könnte.
\end{enumerate}
}
\LSG{
\begin{enumerate}
\item[a)]  Von 17:00 Uhr bis 8:00 Uhr am nächsten Morgen sind es 15~h. Insgesamt
würde es dann 21~h schneien.\\
6~h $\hat{=}$ 10~cm\\
3~h $\hat{=}$ 5~cm\\
21~h $\hat{=}$ 35~cm\\
Somit könnte man, bei gleichbleibendem Schneefall, am Morgen eine
Schneehöhe von 35~cm erwarten.
\item[b)]  Franzi hat vielleicht nur die Zeit von 17:00 Uhr bis 8:00 Uhr berücksichtigt,
und nicht auch den schon zuvor gefallenen Schnee.
\end{enumerate}
}
