\ANG{
Das Fu"sballfeld im Olympiastadion in M"unchen hat die Abmessungen 90\,m und
45\,m.
\begin{enumerate}
\item Wie oft w"urde unser Klassenzimmer auf das Spielfeld passen?
\item Im Sommer muss die Rasenfl"ache beregnet werden. Daf"ur k"onnen 
Beregnungsanlagen vom Typ A (ausreichend f"ur $250\,\mathrm{m}^2$ f"ur einen Preis
von 80\,\EUR{} je Anlage) oder vom Typ B (ausreichend f"ur $300\,\mathrm{m}^2$ f"ur einen Preis
von 90\,\EUR{} je Anlage) gekauft werden.

Entscheide dich f"ur die Anschaffung der Beregnungsanlagen vom Typ A oder Typ B
und begr"unde deine Entscheidung.
\end{enumerate}

Literatur:

}
\LSG{
\begin{enumerate}
\item Die Fl"ache des Fu"sballfeldes betr"agt $4050\,\mathrm{m}^2$.
\item Es sind $17$ Anlagen vom Typ A oder $14$ Anlagen vom Typ B notwendig.
Die Kosten f"ur $17$ Anlagen des Typs A betragen 1360\,\EUR, die f"ur $14$ Anlagen
des Typs B betragen 1260\,\EUR. Die Anschaffung der Beregnungsanlagen vom Typ B
ist g"unstiger.

F"ur die Anschaffung einer Beregnungsanlage sind neben den Anschaffungskosten
noch andere Argumente (Wie h"aufig geht eine angeschaffte Anlage kaputt?
Wie hoch sind die Wartungs- bzw.\ Reparaturkosten?, \dots) ausschlaggebend.
\end{enumerate}
}

\begin{tiny}   Quelle:  Rainer Heinrich, "Uberlegungen zur Planung und Gestaltung
komplexer "Ubungen, Berlin (1991) 1     \end{tiny}