\ANG{
Mitglieder der Fanclubs eines Fu"sballvereins werden nach jedem Spiel zu
Aufr"aumarbeiten im Stadion eingesetzt. Nach einem Freundschaftsspiel sch"atzt
der Platzwart, dass 50 Fans etwa 2 Stunden arbeiten m"ussten. Wegen Krankheit
kamen aber nur 40 Fans zum Arbeitseinsatz.

Wie lange hatten diese zu tun, wenn die Annahme des Platzwartes stimmte?

Literatur: Rainer Heinrich, "Uberlegungen zur Planung und Gestaltung
komplexer "Ubungen - dargestellt an Beispielen aus Klasse 6, Mathematik in
der Schule, Berlin 29 (1991) 1, S.\ 22-32

}
\LSG{
Die $40$ Fans mussten $150$ Minuten ($2{,}5$ Stunden arbeiten).
}
