\ANG{
Eine Schwimmbad ist $6\frac{1}{2}\,$m lang, $4\frac{1}{3}\,$m breit und
$2\frac{1}{13}\,$m tief. W"ande und Boden sollen neu gefliest werden.\\
Wieviele Quadratmeter Fliesen werden ben"otigt?

}
\LSG{
Fl"ache des Bodens: $28\frac16\,\rm{m}^2$\\
Fl"ache der vier Seitenw"ande: $45\,\rm{m}^2$\\
Gesamtfl"ache: $73\frac{1}{6}\,\rm{m}^2$
}

