\ANG{
Berechne die L"osungsmenge zur Grundmenge $\NN$: \quad
$\D \frac{126}{169}<\frac{147}{x}<1$

}
\LSG{
  $\D\mathrm{kgV}(126\,;\,147)=882\quad\DANN\quad
   \frac{882}{1183}<\frac{882}{6\cdot x}<\frac{882}{882}$\\[2mm]
  $\DANN\quad 1183>x\cdot 6>882\quad\DANN\quad \LL=\{\,148\,;\,149\,;\,...\,;\,197\,\}$
}
