\ANG{
Berechne die L"osungsmenge zur Grundmenge $\NN$: \quad
$\D \frac{132}{169}<\frac{231}{x}<1$

}
\LSG{
   $\D\mathrm{kgV}(132\,;\,231)=924\quad\DANN\quad
   \frac{924}{1183}<\frac{924}{4\cdot x}<\frac{924}{924}$\\[2mm]
  $\DANN\quad 1183>x\cdot 4>924\quad\DANN\quad \LL=\{\,232\,;\,233\,;\,...\,;\,295\,\}$ 
}