\ANG{
In einem Mehrfamilienhaus befinden sich vier Mietwohnungen
mit Wohnfl"achen von $45 m^2$, $68 m^2$, $72 m^2$ und $95 m^2$.
Die Kosten f"ur die M"ullabfuhr werden nach der Wohnungsgr"o"se
auf die Mietparteien umgelegt. Insgesamt wurden der Hausverwaltung
durch das Entsorgungsunternehmen f"ur die Hausm"ullentsorgung in
einem Jahr 610{,}05\,\EUR{} in Rechnung gestellt. Berechne die Kosten
für die einzelnen Haushalte.
}

\LSG{
$280 m^2 \hat = 610,05\,\MEUR\Rightarrow 1 m^2   \hat =
\frac{610,05}{280}\,\MEUR$

\begin{tabular}{|l|c|c|c|c|}\hline
Wohnungsfl"ache in $m^2$&$45$&$68$&$72$&$95$\\ \hline Umgelegte
Kosten in \EUR{} &$98,04$&$148,16$&$156,87$&$206,98$\\ \hline
\end{tabular}
}
