\ANG{
\begin{enumerate}
\item In einer alten Landkarte entsprechen 17\,cm in der Karte einem Kilometer in der
  Wirklichkeit. Welcher wirklichen L"ange entsprechen 51\,mm in der Karte?
\item Markiere die Zahl $\D x=\frac{5}{8}$ an
einem Zahlenstrahl mit der Einheit 9\,cm. Berechne zuerst, wie viele Millimeter in der
Zeichnung der Zahl $x$ entsprechen!
\end{enumerate}
}
\LSG{
 (a) $\D \frac{51}{170}\,\mathrm{km}=\frac{3}{10}\,\mathrm{km}=300\,\mathrm{m}$\\

 (b) $\D x\,\widehat{=}\,\frac{5}{8}\cdot 90\,\mathrm{mm}=\frac{450}{8}\,\mathrm{mm}=
  \frac{225}{4}\,\mathrm{mm}=56\frac{1}{4}\,\mathrm{mm}\approx 56\,\mathrm{mm}$
}
