\ANG{
\begin{enumerate}
\item Bestimme die Zahlen $x$ und $y$.
\EPSC{06rr128}{14cm}{}{\PSFM{0}{\large 0} \PSFM{1}{\large 1} \PSFM{x}{\large $x$} 
\PSFM{y}{\large $y$}}
\item Markiere die Zahl $\D a=\frac{7}{8}$ an
einem Zahlenstrahl mit der Einheit 10,5\,cm. Berechne zuerst, wie viele Millimeter in der
Zeichnung der Zahl $a$ entsprechen.
\end{enumerate}
}
\LSG{
 (a) $\D x=\frac{7\frac{1}{2}}{21}=\frac{15}{42}=\frac{5}{14}$\qquad 
     $\D y=1\frac{7}{21}=1\frac{1}{3}$\\

 (b) $\D a\,\widehat{=}\,\frac{7}{8}\cdot 105\,\mathrm{mm}=\frac{735}{8}\,\mathrm{mm}=
  91\frac{7}{8}\,\mathrm{mm}\approx 92\,\mathrm{mm}$
}
