\ANG{ {\bf Pessoa siegt nach Herzschlag-Finale}

Springreiter-Weltmeister Nelson Pesoa war nach einem
Herzschlag-Finale der gro"se Sieger im Preis von Europa als erstem
H"ohepunkt des 62.\ CHIO von Deutschland in Aachen. Der
Brasilianer setzte sich auf dem Holsteiner Lianos nach einem
fehlerfreien Ritt in 49{,}25 Sekunden mit 19  Hundertstel Vorsprung
vor dem Briten John Whitaker auf Flower durch. Bester Deutscher
war als F"unfter \dots

\begin{enumerate}
\item Gib an, welche Zeit der Zweitplatzierte erreichte.
\item Ermittle, welche Zeit der beste Deutsche erreichte, der eine $\frac34$
Sekunde hinter dem Zweitplatzierten lag.
\end{enumerate}}

\LSG{
\begin{enumerate}
\item $49{,}44$ Sekunden
\item $50{,}19$ Sekunden
\end{enumerate}
}
