\ANG{Ein Schwimmbecken mit der Breite 4{,}5\,m und der L"ange 12\,m
ist 20\,dm tief.
\begin{enumerate}
\item Bestimme,f"ur wie viele Quadratmeter man Farbe ben"otigt, um das Schwimmbecken innen blau anstreichen zu k"onnen.
\item Berechne, wie viele Kubikmeter Beton für die Au"senw"ande verwendet wurden, die aus 50\,cm dicken Beton bestehen.
\item In Schwaben sind im September 2018 an einem Tag 128 Liter Regen auf einen Quadratmeter gefallen. Ermittle, um wie viele Zentimeter der Wasserspiegel gestiegen w"are, wenn dieser Regen auf das Schwimmbad gefallen w"are?
\end{enumerate}}

\LSG{\begin{enumerate}
\item $120\,\mathrm{m}^2$
\item $70{,}75\,\mathrm{m}^3$ 
\item $12{,}8\,\mathrm{cm}$
\end{enumerate}
}
