\ANG{Die Diagonale $e$ einer Raute ist um 5 cm k"urzer als die andere Diagonale $f$.
Vergr"o"sert man $e$ um 12 cm und verkleinert man $f$ um 8 cm, so "andert sich 
der Fl"acheninhalt nicht.

Bestimme die L"ange der Diagonalen $e$ und $f$ und den Fl"acheninhalt A der Raute!}

\LSG{
$e= 9$ cm, $f= 14$ cm, $A=63$ cm$^2$}
