\ANG{ Mit einem $5\,$l-Eimer soll ein quaderf"ormiges Becken
(L"ange: 60\,cm; Breite und H"ohe: 30\,cm)
mit Wasser gef"ullt werden.\\
Berechne mit einem Gesamtansatz, wie oft der Eimer gef"ullt werden
muss, damit das Becken bis 4\,cm unter den Rand mit Wasser gef"ullt
werden kann.}

\LSG{$60\,\mathrm{cm}\cdot 30\,\mathrm{cm}\cdot 26\,\mathrm{cm}=
  5000\,\mathrm{cm}^3\cdot x\quad\DANN\quad x=9{,}36$ 

Der Eimer muss 10 mal mit Wasser gef"ullt werden.}
