%
% 
\ANG{
{\bf Der menschliche K"orper}

Das Herz des Menschen pumpt bekannterma"sen unsere ca. $5$ Liter Blut in einem 
Kreislauf. Berechne, wie lange ein solcher ein kompletter 
Blutumlauf dauert, wenn pro Herzschlag ca. $70 - 100\,\mathrm{ml}$ Blut gepumpt 
werden. 
}
\LSG{
Das menschliche Herz pumpt pro Herzschlag ca. $70 - 100\,\mathrm{ml}$ durch den K"orper. Das bedeutet bei ca. $70$ Schl"agen pro Minute (k"onnen die Sch"uler bei 
sich selber messen) zwischen $5$ und $7$ Liter Blut pro Minute. Somit dauert ein kompletter Blutumlauf etwa eine halben bis eine Minute.
}
