\ANG{
Die L"ange eines quaderf"ormigen Saales ist viermal so gro"s wie seine 
H"ohe, seine Breite ist dreimal so gro"s wie die H"ohe und die Oberfl"ache des 
Quaders ist $A=608\,$m$^2$. Berechne das Volumen $V$ des Saales.

}
\LSG{
 $h=4\,$m,  $b=12\,$m,  $l=16\,$m,  $V=768\,\mathrm{m}^{3}$   
}