\ANG{Ein Schwimmbecken fasst $60\,\mathrm{m}^3$ Wasser. Berechne die Dauer zum F"ullen des Beckens, wenn die Wasserleitung $24\,\mathrm{l}$ pro Minute
liefert. (Auf Stunden richtig runden!)}

\LSG{42\,h}
