\ANG{
Die Oberfl"ache eines Quaders mit den Kantenl"angen $a=7\,$cm und $b=3\,$cm betr"agt 
$A=134\,\mathrm{cm}^{2}$. Berechne das Volumen $V$ und die Gesamtkantenl"ange $g$ des
Quaders. Schreibe das Volumen auch in den Einheiten $\mathrm{mm}^{3}$ und $\mathrm{m}^{3}$
hin.
}
\LSG{
 $c=4{,}6\,\mathrm{cm}$, $V=96{,}6\,\mathrm{cm}^{3}=96600\,\mathrm{mm}^{3}=
 0{,}0000966\,\mathrm{m}^{3}$, $g=58{,}4\,$cm
}  
