\ANG{ Wenn in der Zeitung steht, es habe 5\,mm geregnet, so hei"st
das: H"atte das Wasser nicht abflie"sen k"onnen, so w"urde es
"uber jeder ebenen Bodenfl"ache 5\,mm hoch stehen. In
S"uddeutschland regnet es durchschnittlich im Jahr 600\,mm.
\begin{enumerate}
  \item Berechne die Regenmenge  in Litern, die im Monatsdurchschnitt in S"uddeutschland
    auf einen Quadratmeter f"allt. 
  \item Ein rechteckiges Gem"usebeet ist 8{,}0\,m lang und 5{,}0\,m breit. Berechne, wieviel Liter es
     es bei einem Wolkenbruch mit 20\,mm Regen empf"angt?
\end{enumerate}
}

\LSG{
(a) 50\,l\qquad (b) 800\,l
}
