\ANG{Ein innen w"urfelf"ormiger Pflanzk"ubel, dessen Boden und
Seitenw"ande aus 5 cm dickem Betonwerkstein gefertigt sind, fasst
1 hl Erde. Ermittle die L"ange, die Breite und die H"ohe des K"ubels.}

\LSG{Fassungsverm"ogen: $1 hl = 100 l = 100 dm^3$

Kantenl"ange des Innenraumes:  ungef"ahr $46,4cm$

L"ange und Breite des K"ubels: $46,4 cm + 2\cdot 5 cm = 56,4 cm$

H"ohe des K"ubels: $46,4 cm + 5 cm = 51,4 cm$}
