\ANG{
Herr Schlau m"ochte vor seinem Hauseingang eine vierstufige Treppe bauen.
Die Treppenstufen sollen 27\,cm hoch, 1{,}8\,m breit und 4{,}0\,dm tief sein.
\begin{enumerate}
\item Fertige eine Skizze der Treppe an.
\item Berechne, wieviel Kubikmeter Beton er braucht. 
\item Finde weitere L"osungswege und erl"autere,
welcher dir am g"unstigsten erscheint.
\end{enumerate}
}

\LSG{
\begin{enumerate}
\item - - -
\item $V=1{,}944\,\mathrm{m}^3\approx 1{,}9\,\mathrm{m}^3$
\item Treppe auf verschiedene Arten zerlegen und ggf.\ wieder zusammensetzen.
\end{enumerate}
}

\begin{tiny}   Quelle: Routineaufgaben - erweitert und variiert, Staatsinstitut f"ur
Schulp"adagogik und Bildungsforschung M"unchen, 1999      \end{tiny}

