\ANG{
Ein Brett ($l=2$\,m, $b=15$\,cm, Dicke $d=16$\,mm) soll in vier gleiche rechteckige
Teile zers"agt werden. Die Schnittbreite des S"ageblattes betr"agt 2\,mm.
\begin{enumerate}
\item Ermittle, wie lange (auf den Millimeter genau) die einzelnen Brettteile sind. (Es gibt mehrere M"oglichkeiten.)
\item Berechne das Volumen der S"agesp"ane, die anfallen (in mm$^3$  und cm$^3$).
\end{enumerate}

}
\LSG{
Es gibt drei M"oglichkeiten:
\begin{center}
\begin{tabular}{|c|c|c|c|}\hline
$l$&$b$&$d$&$V$\\ \hline
$499$\,mm  & $15$\,cm& $16$\,mm&$14400\,\mathrm{mm}^3$\\ \hline
$2$\,m   & $36$\,mm& $16$\,mm&$192\,\mathrm{cm}^3$\\ \hline
$999$\,mm& $74$\,mm& $16$\,mm&$68\,736\,\mathrm{mm}^3$\\ \hline
\end{tabular}
\end{center}
}
