\ANG{
Uli ist wegen wiederholter ungekl"arter Fieberanf"alle im Krankenhaus.
Dort wurde alle zwei Stunden Fieber gemessen, wobei sich folgende
Tabelle ergab:

\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}\hline
Uhrzeit&8.00&10.00&12.00&14.00&16.00&18.00&20.00&22.00\\ \hline
Temperatur in $^{\circ}$C& 38{,}2&38{,}7&39{,}3&38{,}5&39{,}3&39{,}8& 39{,}8&39{,}1\\ \hline
\end{tabular}

Die Krankenschwester stellt diese Werte in einem Uhrzeit-Temperatur-Diagramm
dar.
\EPSC{06cm079a}{7cm}{}{}
\begin{enumerate}
\item Erg"anze die fehlenden Achsenbeschriftungen.
\item Der Arzt m"ochte wissen, wie hoch die Temperatur um 11 Uhr und um 19 Uhr
war und in welchen Zeitr"aumen die Temperatur "uber $39^{\circ}$C. Was
antwortet die Krankenschwester? Sind ihre Ausk"unfte richtig?
\item Zeiche eine zweite Kurve in obiges Diagramm ein, in der zwar auch alle
Wertepaare der Tabelle ber"ucksichtigt werden, die aber doch einen ganz
anderen Verlauf hat.\\
Formuliere in einem Satz, wo das grunds"atzliche Probelm liegt, wenn man
einzelne Messdaten zu einer Kurve verbindet.
\end{enumerate}
}

\LSG{
\begin{enumerate}
\item\noindent\EPSC{06cm079b}{7cm}{}{}
\item Z.\ B.\ $11$ Uhr: $39^{\circ}$C, $19$ Uhr: $39{,}9^{\circ}$C, von $11$ bis
$13$ Uhr und von $15^{30}$ Uhr bis $22$ Uhr;
Man wei"s nicht, ob diese Ausk"unfte richtig sind!
\item\noindent\EPSC{06cm079c}{7cm}{}{}
Der Termperaturverlauf zwischen den Messpunkten ist nicht bekannt. Daher kann
dar"uber keine exakte Aussage gemacht werden.
\end{enumerate}
}