\ANG{
In 100\,g Cornflakes sind 6{,}0\,g Eiwei"s, 84\,g Kohlenhydrate, 3{,}0\,g Fett
und 0{,}042\,g Vitamine enthalten.
\begin{enumerate}
\item Stelle die Zusammensetzung der Cornflakes in einem Kreisdiagramm dar.
\item In 100\,g Cornflakes sind 0{,}011\,g des Vitamins E enthalten. Die
empfohlene Tagesdosis dieses Vitamins betr"agt 0{,}034\,g. Berechne den 
Prozentsatz einer empfohlenen Tagesdosis, der durch 100\,g Cornflakes gedeckt wird.
Stelle den gedeckten Tagesbedarf des Vitamins E in einem Kreisdiagramm
dar.
\end{enumerate}
}
\LSG{
\begin{enumerate}
\item $\alpha_{\mbox{Eiwei"s}}=21{,}6^{\circ}$,
$\alpha_{\mbox{Kohlenhydrate}}=302{,}4^{\circ}$,
$\alpha_{\mbox{Fett}}=10{,}8^{\circ}$,
$\alpha_{\mbox{Vitamine}}=0{,}15^{\circ}$
\item $32{,}4\%$ des Tagesbedarfs, $\alpha_{\mbox{Vitamin E}}=116{,}5^{\circ}$,
\end{enumerate}
}
