\ANG{
Professor Snapes Weisheitstrank besteht aus 60\,\% Wasser, 37,5\,\% Mandel"ol und 3\,g
Eulenblut (die Prozentangaben beziehen sich auf die Masse des ganzen Trankes). Bestimme, wie viel
Gramm Wasser beziehungsweise Mandel"ol der Trank enth"alt. 
}
\LSG{
  $\D 2{,}5\,\%\cdot x=3\,\mathrm{g}\quad\DANN\quad x=120\,\mathrm{g}$ 
  (Masse des ganzen Tranks)\\[2mm]
  72\,g Wasser, 45\,g Mandel"ol, 3\,g Eulenblut
}
