\ANG{
\begin{enumerate}
\item Beim Weitsprung sch"atzt Andi seinen Sprung auf 3{,}50\,m. Mit dem Massband wird die
  tats"achliche Weite zu 3{,}35\,m gemessen. Berechne den absoluten und den relativen
  Fehler der Sch"atzung.
\item Am Jahresbeginn legt Johanna ihr Geld auf der Bank fest an. Sie erh"alt im ersten
  Jahr 6\% Zinsen. Am Ende des ersten Jahres l"asst sie ihr Geld und die
  Zinsen auf der Bank und bekommt im zweiten Jahr 8\% Zinsen. Am
  Ende des zweiten Jahres werden ihr 4006{,}80\,\EUR{} ausgezahlt.
  Berechne, wie gro"s das Anfangskapital war.
\end{enumerate}}

\LSG{
\begin{enumerate}
\item absoluter Fehler: $0{,}15\,\mathrm{m}$, relativer Fehler $4{,}5\%$
\item 3500\,\EUR
\end{enumerate}
}
