\ANG{ Messing ist eine Legierung (Mischung) aus 70\% Kupfer und
30\% Zink.
\begin{enumerate}
  \item Berechne die Masse eines Messingst"uckes, in welchem 500\,g Zink enthalten sind.
  \item Berechne die Masse des im Messingst"uck enthaltenen Kupfers.
\end{enumerate}
}

\LSG{
(a) 1667\,g\qquad (b) 1167\,g
}
