\ANG{
\EPSR{7cm}{07rr077}{6cm}{}{}{
Welche Geradenpaare sind parallel? 
Genaue Begr"undung deiner Antworten!
}
}
%
\LSG{
\EPSR{7cm}{07rr0771}{6cm}{}{}{
$\alpha=180^{\circ}-92^{\circ}=88^{\circ}$\\
$\quad\DANN\quad h\| k$ (Stufenwinkel)\\[2mm]
$\beta=180^{\circ}-92^{\circ}=88^{\circ}$\\
$\quad\DANN\quad e\| f$ (Wechselwinkel)\\[2mm]
$\gamma=180^{\circ}-92^{\circ}-42^{\circ}=46^{\circ}$\\
$\quad\DANN\quad r\| s$ (Wechselwinkel)\\[2mm]
}
}
