\ANG{
Bei einem Vieleck betr"agt die Summe der Innenwinkel  $1620^\circ$.
Wie viele Eckpunkte hat das Vieleck? (Rechnung!)

}
\LSG{
Bedingung f"ur Eckenzahl $n$: $(n-2)\cdot 180^{\circ}=1620^{\circ}$\\
$\Rightarrow$ $n=11$
}

