\ANG{In einem Trapez ist eine Grundlinie 1{,}5mal, die andere 2{,}5mal
so lang wie die H"ohe.
Verk"urzt man beide Grundlinien um 3 cm und verl"angert die H"ohe um 
3 cm, so nimmt der  Fl"acheninhalt um 15 cm$^2$ zu.
Berechne die L"angen von Grundlinien und H"ohe!
}
\LSG{
$h=8$ cm, $g_1=12$ cm, $g_2=20$ cm
}

