\ANG{In einem Trapez ist eine Grundlinie 3{,}5mal, die andere 2{,}5mal
so lang wie die H"ohe.
Verk"urzt man beide Grundlinien um 2 cm und verl"angert die H"ohe um 
2 cm, so nimmt der  Fl"acheninhalt um 18 cm$^2$ zu.
Berechne die L"angen von Grundlinien und H"ohe!}

\LSG{
$h=5{,}5$ cm, $g_1=19{,}25$ cm und $g_2=13{,}75$ cm}
