\ANG{Aus 6\%-iger Salzl"osung soll durch Zugie"sen von
destilliertem Wasser 120 Liter 2\%-ge Salzl"osung hergestellt
werden. Wie viel Liter 6\%-ige Salzl"osung und wie viel Liter
destilliertes Wasser braucht man?}

\LSG{
Ben"otigte Salzmenge: \, 2\% von $120\,\mathrm{l} = 120\,\mathrm{l}\cdot0{,}02 =
2{,}4\,\mathrm{l}$

Ben"otigte Menge $L$ an 6\%-iger Salzl"osung:
\begin{displaymath}
\frac{L}{2{,}4\,\mathrm{l}}=\frac{100\%}{6\%} \qquad 
L = 2{,}4\,\mathrm{l}\cdot\frac{100}{6}=40\,\mathrm{l}
\end{displaymath}
Ben"otigte Menge an destilliertem Wasser: $120\,\mathrm{l} - 40\,\mathrm{l} =
80\,\mathrm{l}$
}
