\ANG{Zum Gurgeln verordnet der Arzt Herrn Heiser eine 2,2\%-ge Salzl"osung. Diese stellt
er sich aus 11\%-ger Sole (hochkonzentrierte Salzl"osung) und reinem Wasser her.

Wie viel 2,2\%ige Salzl"osung kann sich Herr Heiser aus 25\,ml Sole
herstellen? Wie viel reines Wasser muss er zugie"sen?}

\LSG{
Salzgehalt von 25\,ml Sole:

11\% von $25\,\mathrm{ml} = 25\,\mathrm{ml}\cdot 0{,}11 = 2{,}75\,\mathrm{ml}$

Die gesuchte Menge an 2,2\%-ger Salzl"osung enth"alt also 2,75\,ml reines Salz.
\[\frac{\mbox{Menge an L"osung}}{2{,}75\,\mathrm{ml}}=\frac{100\%}{2,2\%}\]
\[\text{Menge an L"osung} = 2{,}75\,\mathrm{ml}\cdot\frac{100}{2{,}2}=125\,\,\mathrm{ml}\]
Aus 25\,ml Sole stellt er 125\,ml 2,2\%-ger L"osung her. Zu diesem
Zweck gibt zu den 25\,ml Sole noch 100\,ml reines Wasser dazu.
}
