\ANG{
Konstruiere ein Viereck $ABCD$ aus $\overline{AB}=6{\rm\,cm}$,
 $\overline{AC}=7{\rm\,cm}$, $\overline{DA}=3{\rm\,cm}$, 
$\alpha=70^0$ und $\beta=80^0$. Ist die Konstruktion eindeutig?

}
\LSG{
$ABC$ ist nach SsW eindeutig bestimmt, $ABD$ nach SWS.
}



