\ANG{
%
%
%
Von einem Parallelogramm $ABCD$ sind folgende St"ucke bekannt:

\qquad $\overline{AC}=e=5,5\,{\rm cm}\,;\qquad a-b=3,5\,{\rm cm}\,;
\qquad \gamma=160^o$.

Verlangt sind Planfigur, Konstruktionsbeschreibung und eine saubere
und genaue Konstruktion!

Hinweis: Gleichschenkliges Dreieck in der Planfigur herstellen!
}
\LSG{\mbox{}
}
